和记平台

电话:18822867572

“开关电源”和“通俗电源”的区别

栏目:电源知识 宣布时间:2020-04-29
随着电力电子手艺的生长和立异,开关电源手艺也在一直立异。现在,开关电源因其体积小、重量轻、效率高而被普遍应用于险些所有的电子装备中。它是电子信息工业快速生长不可或缺的供电方法。
什么是开关电源

随着电力电子手艺的生长和立异,开关电源手艺也在一直立异。现在,开关电源因其体积小、重量轻、效率高而被普遍应用于险些所有的电子装备中。它是电子信息工业快速生长不可或缺的供电方法。

开关电源是一种使用现代电力电子手艺控制开关管开关时间比并坚持稳固输出电压的电源 ?氐缭匆谎匠S陕隹淼髦瓶刂萍傻缏泛统⌒в茏槌。

开关电源相关于线性电源。它的输入直接将交流电整流成直流电。在高频振荡电路的作用下,开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。借助电感(高频变压器),输出稳固的低压直流电。

由于变压器铁芯的尺寸与开关电源事情频率的平方成反比,频率越高,铁芯越小。这可以大大镌汰变压器,并镌汰电源的重量和体积。由于它直接控制DC,这种电源的效率比线性电源高得多。这节约了能源,以是很受人们的接待。然而,它也有弱点,即电路重大,维护难题,电路污染严重。该电源噪声高,不适用于某些低噪声电路。

开关电源的特征

开关电源一样平常由脉宽调制控制集成电路和场效应管组成。随着电力电子手艺的生长和立异,开关电源以其体积小、重量轻、效率高的特点被普遍应用于险些所有的电子装备中,显示出其主要性。

开关电源的分类

凭证开关器件在电路中的毗连方法,开关电源一样平常可分为串联开关电源、并联开关电源和变压器开关电源。

其中,变压器式开关电源又可分为推挽式、半桥式和全桥式。凭证变压器的励磁和输出电压的相位,可分为正向励磁型、反激式、单励磁型和双励磁型。

开关电源与通俗电源的区别

通俗电源一样平常是线性电源。线性电源是指调理管事情在线性状态的电源。然而,它在开关电源方面是差别的 ?毓(在开关电源中,我们通常称之为调理管开关管)事情在开和关两种状态:开——电阻很小,关——电阻很大。

开关电源是一种相对新型的电源。它具有用率高、重量轻、可升降压、输出功率高等优点。然而,由于电路事情在开关状态,噪声相对较大。

示例:降压开关电源

让我们简朴谈谈降压开关电源的事情原理:电路由开关(现实电路中的三极管或场效应管)、续流二极管、储能电感、滤波电容等组成。

当开关闭适时,电源通过开关和电感向负载供电,并将部分电能贮保存电感和电容中。由于电感的自感,开关接通后电流缓慢增添,即输出不可连忙抵达电源电压值。

一段时间后,开关关闭,由于电感的自感(电感中的电流在视觉上被以为具有惯性效应),电路中的电流将坚持稳固,即从左到右继续流动。该电流流经负载,从地返回,流向续流二极管的正极,流经二极管,并返回电感的左端,从而形成一个环路。

输出电压可以通过控制开关闭合和断开的时间来控制(即脉宽调制)。若是通过检测输出电压来控制开/关时间,以坚持输出电压稳固,就实现了稳压的目的。

通俗电源和开关电源具有相同的调压管

通俗半桥开关电源的主要事情原理是上桥和下桥的开关管(高频时为VMOS)交替导通。首先,电流流过上桥开关管,通过使用电感线圈的存储功效,电能集中在线圈中。最后,合上上桥开关管,翻开下桥电感线圈开关管,电容将一连向外供电。然后关闭下桥开关管,翻开上桥允许电流进入。这是重复的。它被称为开关电源,由于这两个开关管需要轮流翻开和关闭。

线性电源就差别了,由于没有开关的介入,使得供水管道一直在排水,若是有许多,就会漏出来,这就是我们经 ?吹降囊恍┫咝缘缭吹骼砉艿赖娜攘亢艽,把电用完了,所有转换成热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率很低,当热量很高时,元器件的使用寿命一定会下降,影响最终的使用效果。

主要区别:事情方法

线性电源的功率调理管总是事情在放大区,流过它的电流是一连的。由于调理管功率消耗大,需要一个大功率的调理管,并配有一个概略积的散热器,其发热严重,效率低,一样平常在40%到60%之间(也是一个很好的线性电源)。

线性电源的事情方法是,必需有一个从高压到低压的降压装置。一样平常来说,它是一个变压器,尚有像KX这样的其他电源,然后通过整流输出DC电压。这样,体积也很大,相对较重,效率低,发热量也大;然而,它也具有纹波小、调解率好、外部滋扰小的优点,适用于模拟电路/种种放大器等。

该开关电源的功率器件事情在开关状态,电压调理时通过电感线圈暂时贮存能量,消耗小,效率高,散热要求低,但对变压器和储能电感也有较高的要求,开关电源接纳低消耗、高磁导率的质料制成。它的变形金刚是一个小词。总效率在80%到98%之间,开关电源效率高但体积小,但与线性电源的纹波相比,电压电流调解率有一定的折扣。


【网站地图】【sitemap】