和记平台

电话:18822867572

什么是逆变器的并网和离网?

栏目:电源知识 宣布时间:2020-12-07
我们常听到有人说并网和离网,那么什么是并网什么是离网,他们两者之间有什么联系,怎样区分,接下来有和记平台小编为您详细解答:

我们常听到有人说并网和离网,那么什么是并网什么是离网,他们两者之间有什么联系,怎样区分,接下来有和记平台小编为您详细解答:

什么是并网?

并网就是你制作产品的发电系统和国家电网是连着的,离网是你的发电系统和国家电网没关系 。

并网,就是必需毗连到国家电网的一套光伏发电系统公共电网,就是太阳能发电、家庭电网、公共电网联系在一起了,这是必需依赖现有电网才华运行的发电系统 。它的主要特点是无需装置蓄电池,大大节约了本钱 。可是,并网也有其弱点,就是当公共电网断电时,太阳能光伏发电也不可运行 。因此,若是想要节约电费开支供应利便的话,可以选择并网式的发电系统,这是现在最盛行的装置方法 。

 

什么是逆变器的并网和离网?


什么是离网?

离网也称自力光伏发电系统是不依赖电网而自力运行的系统,主要有太阳能电池板、储能蓄电池、充放电控制器、逆变器等部件组成 。关于无电网地区或经常停电地区家庭来说,又具有很强的适用性 。特殊是纯粹为相识决停电时的照明问题,可以接纳直流节能灯,很是适用 。

因此,离网发电系统是专门针对无电网地区或经常停电地区场合使用的 。

 

怎样区别并网和离网?

也就是说离网发电系统,是不依赖国家电网,自力运行的发电系统,比并网系统多装置一个蓄电池,可以自己存储电量,因此装置本钱高,无法享受国家发电津贴政策 。在供电不利便,偏远无电网地区的孤岛、渔船、户外养殖基地等应用较量多,也可以做为经常停电地区的应急发电装备,好比太阳能路灯 。

并网可以享受国家发电津贴政策,从投资久远的角度来看,装置并网的发电系统,系统的使用寿命可达25年以上 。

 

许多人有疑惑?有没有一款并离网一体的光伏发电系统?

 

谜底是肯定的,虽然有 。可是生产制作本钱就很高了,不但要装置蓄电池,还需要装置并离网一体机,在并网和离网两种发电模式间转换 。深圳和记平台电源公司高频逆控一体机太阳能发电系统就是接纳并离网一体发电,无论是电网停电照旧没有阳光的时间,都可以正常供电 。

产品详细审查(

NM-II PLUS系列高频逆控一体机

 

 以上是和记平台电源 www.bwitt.com.cn 小编为你提供的行业资讯,若是你需要高频纯粹电源可以随时联系和记平台的在线客服咨询哦!

 


【网站地图】【sitemap】