和记平台

电话:18822867572

按输出波形划分,逆变器分为几类?

栏目:电源知识 宣布时间:2020-12-14
主要分两类,一类是修正正弦波逆变器和纯方波逆变器,另一类是正弦波逆变器。纯方波逆变器输出的则是质量较差的方波交流电,其正向最大值到负向最大值险些在同时爆发(见下图),这样,对负载和逆变器自己造成强烈的不稳固影响

主要分两类,一类是修正正弦波逆变器和纯方波逆变器,另一类是正弦波逆变器。纯方波逆变器输出的则是质量较差的方波交流电,其正向最大值到负向最大值险些在同时爆发(见下图),这样,对负载和逆变器自己造成强烈的不稳固影响。同时,其负载能力差,仅为额定负载的 40 - 60 %,不可带感性负载(详细诠释见下条)。如所带的负载过大,方波电流中包括的三次谐波因素将使流入负载中的容性电流增大,严重时会损坏负载的电源滤波电容。针对上述弱点,我们厂生产的修正正弦波逆变器,其输出波形从正向最大值到负向最大值之间有一个时间距离,使用效果大有改善,总括来说,正弦波逆变器提供高质量的交流电,能够发动任何种类的负载,但手艺要求和本钱均高。

 

修正正弦波逆变器

一些细密电子装备和感性负载类电器必需使用正弦波逆变器。不然,轻则可能会导致相关电子装备事情不正常,重则造成装备和逆变器的毁损或缩短装备预期使用寿命。

 

修正正弦波逆变器可以知足我们绝大部分的用电需求,效率高,噪音小,售价适中,因而成为市场中的主流产品。方波逆变器的制作要领接纳浅易的多谐振荡器,其手艺属于 50 年月的水平,将逐渐退出市场。

总的来说,正弦波逆变器和纯方波逆变器的转换效率是在40%-60%
而修正正弦波的转换效率大于即是90%,以是修正正弦波逆变器可以知足我们绝大部分的用电需求,效率高,噪音小,售价适中,因而成为市场中的主流产品


【网站地图】【sitemap】