和记平台

电话:18822867572

纯粹弦波逆变器的基本结构

栏目:电源知识 宣布时间:2021-10-19
纯粹弦波逆变器的直接功效是将直流电能变换成为交流电能

纯粹弦波逆变器的直接功效是将直流电能变换成为交流电能


逆变装置的焦点,是逆变开关电路,简称为逆变电路 。

该电路通过电力电子开关的导通与关断,来完成逆变的功效 。电力电子开关器件的通断,需要一定的驱动脉冲,这些脉冲可能通过改变一个电压信号来调理 。爆发和调理脉冲的电路 。通常称为控制电路或控制回路 。逆变装置的基本结构,除上述的逆变电路和控制电路外,尚有;さ缏贰⑹涑龅缏贰⑹淙氲缏贰⑹涑龅缏返,如图1所示 。


逆变器的事情原理:



通常使用的单相输出的全桥逆变主电路,并由PWM脉宽调制控制IGBT管的导通或阻止,在电路中,电感L可以限制换向电容C的放电电流,延伸放电时间,包管电路关断时间大于晶闸管的关断时间,而不需容量很大的电容器 。D1和D2是2只反响二极管,可将电感L中的能量释放,将换向剩余的能量送回电源,完成能量的反响作用 。

以上是bwitt为你提供的资讯,希望对您有资助!

【网站地图】【sitemap】