和记平台

电话:18822867572

SPWM 逆变器过压;さ缏酚惺裁醋饔 ?

栏目:电源知识 宣布时间:2022-05-06
在工程应用中 ,为了使 SPWM 逆变器清静地事情,需要有可靠的;は低。一个功效完善的;は低臣纫苣姹淦髯约旱那寰苍诵 ,同时又要对负载提供可靠的;。


在工程应用中 ,为了使 SPWM 逆变器清静地事情,需要有可靠的;は低。一个功效完善的;は低臣纫苣姹淦髯约旱那寰苍诵 ,同时又要对负载提供可靠的;。

随着电力电子手艺的生长 ,逆变器主电路、控制电路爆发了较大转变 ,其性能一直改善 ,虽然 ,;さ缏芬灿λ嬷飨煊ν晟。逆变器;さ缏分饕ü贡;ぁ⒐ (过流) ;ぁ⒐缺;さ燃父龇矫。


过压;さ缏犯攀

逆变电源的过压可能造成负载损坏 ,因此有须要设置可靠的过压;さ缏。若逆变电源的输出波形为标准的正弦波 ,则过压;さ姆е悼梢缘鹘馕肽姹涞缭词涑龅缪沟钠骄迪喽杂 ,也可调解为与逆变电源输出电压峰值相对应。若思量到逆变电源在接入某些负载时会造成波形严重畸变(峰值与平均值的恒定比值被破损 ,) ,另外 ,也有一些负载对峰值过压特殊敏感 ,此时可设置平均值、峰值双重过压;は低。使用集成故障检测电路 MC3423 ,再设置适当外围元件 ,就可轻盈可靠地实现过压;。


MC3423 一样平常和晶闸管配合使用,当系统爆发过压时 ,爆发触发电压作用于晶闸管 ,以断开系统电源。过压;さ缏肥 SPWM 逆变器如调速电梯变频器等电气装备设计中的一个很要害的部分 ,关于逆 变器的清静运行和可靠性有特殊主要的意义 ,应引起电力电子手艺事情者的足够重视。



【网站地图】【sitemap】