和记平台

电话:18822867572

逆变器装备使用注重事项是什么,DC电压必需一致

栏目:电源知识 宣布时间:2022-06-09
逆变器装备使用注重事项是什么
  1.DC电压必需一致,每个逆变器都有一个DC电压值,如12V、24V等。要求选择的电池电压必需与逆变器的DC输入电压一致。例如,必需为12V逆变器选择12V电池。

  本次,我给列位客户说下,逆变电源使用的注重事项有哪些,一起来看看吧。

  逆变器装备使用注重事项是什么

  1.DC电压必需一致

  每个逆变器都有一个DC电压值,如12V、24V等。要求选择的电池电压必需与逆变器的DC输入电压一致。例如,必需为12V逆变器选择12V电池。

  2.逆变器的输出功率一定要大于电器所用的功率,尤其是关于启动时功率较大的电器,如冰箱、空调等,要留有较大的余量。

  3.正极和负极必需准确毗连

  毗连到逆变器的DC电压标有正极和负极。红色是正极(+),玄色是负极(-),电池上也标有正负极,红色是正极(+),玄色是负极(-),必需接正极(红对红),负极接负极(黑接黑)。毗连线的直径必需足够粗,毗连线的长度必需尽可能的镌汰。

  4.应安排在透风干燥的地方,谨防雨淋,并与周围物体坚持20cm以上的距离,远离易燃易爆物品,不要在机械上安排或遮掩其他物体。使用情形温度不凌驾40℃。

  5.充电和逆变不可同时举行。也就是说,在逆变器运行时代,不要将充电插头插入逆变器输出的电路中。

  6.两次启动距离不小于5秒(切断输入电源)。

  相似内容:正弦波逆变器电源使用注重事项

  7.请用干布或防静电布擦拭,以坚持机械整齐。

  8.在毗连机械的输入和输出之前,请将机械外壳准确接地。

  9.为阻止事故爆发,严禁用户翻开机箱举行操作和使用。

  10.当您嫌疑机械泛起故障时,请不要继续操作使用,并实时切断输入输出,由有资质的维修职员或维修机构举行检查维修。

  关于的「逆变电源」逆变器装备使用注重事项是什么,DC电压必需一致所有内容。谢谢你的支持,可以关注和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】