和记平台

电话:18822867572

高频开关电源是什么 ,主要组成部分有这些

栏目:电源知识 宣布时间:2022-06-27
高频开关电源是什么寄义
  高频开关电源(简称开关电源)是指功率晶体管事情在高频开关状态的直流稳压电源 ,其开关频率在20kHz以上。随着手艺的前进 ,现在开关频率可达几百千赫 ,甚至几兆赫。

  这次 ,开关电源厂家小编给各人解说一下 ,高频开关电源是什么意思 ,希望对各人有资助。

  高频开关电源是什么寄义

  高频开关电源(简称开关电源)是指功率晶体管事情在高频开关状态的直流稳压电源 ,其开关频率在20kHz以上。随着手艺的前进 ,现在开关频率可达几百千赫 ,甚至几兆赫。



  开关电源的主要组成部分是直流(DC-DC)变换器。其分类要领有多种 ,按激励功率开关晶体管的方法来分 ,可分为自激型和他激型 ,本书仅先容他激型(功率开关管的导通和阻止由外加驱动脉冲控制);按控制方法来分 ,可分为脉宽调制(PWM)、脉频调制(PFM)和混淆调制(即脉宽和脉频同时改变) ,通讯用开关电源一样平常接纳脉宽调制;按功率开关电路的结构形式来分,可分为非隔离型(主电路中无高频变压器)、隔离型(主电路中有高频变压器)以及具有软开关特征的谐振型等类型。

  文章推荐:一篇文章带你相识什么是开关电源?

  

  开关电源具有用率高、体积小、质量轻、稳压性能好、无可闻噪声等一系列显著的优点 ,因而获得越来越普遍的应用。

  以上是「开关电源」高频开关电源是什么 ,主要组成部分有这些的相关内容。谢谢你的阅读 ,可以关注和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】