和记平台

电话:18822867572

国产IGBT需求在快速增添 ,生产制造环节高度自动化

栏目:电源知识 宣布时间:2022-07-26
国产IGBT需求在快速增添
  光伏逆变器市场的快速生长也意味着 ,市场关于IGBT(光伏逆变器焦点器件)的需求也在快速增添。

  迩来 ,光伏逆变器市场迎来快速生长。中国光伏行业协会体现 ,到2025年 ,全球光伏逆变器的新增装机量有望抵达330GW。

  国产IGBT需求在快速增添

  光伏逆变器市场的快速生长也意味着 ,市场关于IGBT(光伏逆变器焦点器件)的需求也在快速增添。

  IGBT(全称Insulate-Gate Bipolar Transistor)也叫绝缘栅双极型晶体管 ,是光伏逆变器的焦点器件。IGBT ?檎脊夥姹淦骷壑盗康15%至20% ,差别的光伏电站需要的IGBT产品略有差别 ,好比集中式光伏主要接纳IGBT ? ,而分部式光伏主要接纳IGBT单管或 ?。

  机构以为 ,受益于下游光伏逆变器市场的生长 ,IGBT的市场规模有望突破百亿元。

  浙商证券剖析称 ,凭证IGBT占组串式逆变器和集中式逆变器BOM本钱(物料本钱)的18%和15%盘算 ,预计全球光伏逆变器用IGBT市场规模将以17.6%的增速扩大 ,到2025年市场规模将抵达102.7亿元。



  可是 ,现在IGBT市场正面临供应严重缺乏的逆境。私募公司敦和资管在6月尾的报告中指出 ,2022年全球IGBT的产能可以支持60GW至70GW的新增光伏装机量 ,若是光伏需求超预期 ,IGBT缺货的征象将进一步加剧 ,成为制约光伏装机的瓶颈。

  今年上半年以来 ,外洋IGBT大厂安森美半导体(ON.O)、英飞凌(IFNNY.F)等纷纷传来新闻称其订单已经饱和 ,不再承接新订单。现实上 ,虽然中国的光伏行业占到全球八成的产能 ,可是此前应用于光伏的IGBT用的所有是这些外洋厂家的芯片。

  IGBT市场的一连缺货为国产企业提供了机缘 ,今年最先 ,中国的IGBT企业最先大宗地接到来自光伏侧的订单。

  “现在IGBT市场严重求过于供 ,而外洋大厂看待扩产的态度又较量审慎 ,产能增量缺乏以消化供需缺口 ,这些因素可以说是国产IGBT企业实现‘入口替换’的‘春风’了。” 一位光伏业内人士告诉第一财经记者 ,“从去年最先 ,以阳光电源(300274.SZ)、固德威(688390.SH)等为代表的一些下游光伏逆变器厂商起劲放量导入国产的IGBT产品 ,预计今年最先 ,国产IGBT厂商最先大宗接到光伏企业的订单了。”

  一位处在IGBT工业链下游的光伏逆变器供应商在接受第一财经记者采访时体现:“半导体芯片听起来似乎很高端 ,现实上在IGBT尤其是单管这块自己的设计并不重大。海内企业随着‘量’的一直上升 ,工艺也较量稳固 ,生产制造环节高度自动化 ,跟外资品牌量产出来的基本上越来越靠近了。”

  “为什么外资会响应地缩减IGBT单管的产能?由于外资也知道 ,中国国产的未来一定不比它们差 ,价钱甚至比它们优 ,以是它们没有竞争力。可是 ,和记平台中国厂商要想完成国产化替换 ,首先必需要把IGBT ?椤⑻蓟枵庖豢槎颊肓瞬呕蛔酚錾先。”上述光伏逆变器供应商告诉第一财经记者。

  现在来看 ,可能替换英飞凌、安森美半导体、罗姆半导体等外洋IGBT大厂的国产IGBT厂商“种子选手”包括 ,斯达半导(603290.SH)、士兰微(600460.SH)、新洁能(605111.SH)、华润微(688396.SH)、时代电气(688187.SH)、闻泰科技(600745.SH)等。

  “国产IGBT产品正在陆续进入主流逆变器厂商供应名单。”斯达半导此前在投资者平台果真回复称 ,“2021年 ,公司使用自主IGBT芯片的 ?楹头至⑵骷已在海内主流光伏逆变器厂家如阳光电源大批量装机应用 ,预计接下来公司的市场份额会一连增添。”

  士兰微的相关职员体现:“IGBT订单确实许多 ,我们已经满产了 ,现在重点聚焦在高端客户和高门槛市场。”

  华润微方面也坦言 ,来自光伏行业的需求增添显着 ,IGBT订单增速太快 ,有些做不过来。

  别的 ,海内政策端的重视也是国产IGBT实现入口替换的“春风”之一。

  2021年 ,我国宣布了《国民经济和社会生长第十四个五年妄想和2035年远景目的纲要》。纲要明确要求 ,集中优势资源攻关要害元器件零部件和基础质料等行业 ,重点指出需要攻关IGBT和碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体的生长。

  文章泉源:光伏逆变器求过于供 国产IGBT借“春风”实现替换?

  


【网站地图】【sitemap】