和记平台

电话:18822867572

晶振在光伏逆变器的使用,有高可靠性

栏目:电源知识 宣布时间:2022-08-11
晶振在光伏逆变器的使用
  光伏逆变器产品主要分为四类:即集中式逆变器、集散式逆变器、组串式逆变器、微型逆变器。

  逆变器,这个听名字就很高端装备,其作用是把直流电(好比电池、蓄电瓶等),转酿成定频定压或交流电(如常用的220V交流电),是太阳能光伏发电系统的心脏。

  晶振在光伏逆变器的使用

  光伏逆变器产品主要分为四类:即集中式逆变器、集散式逆变器、组串式逆变器、微型逆变器。凭证其特征差别各自对应差别的应用场景,使用的晶振类型、封装尺寸也千差万别。

  在晶振选型上,要知足光伏逆变器这2个手艺特点:

  ①长寿命

  光伏发电系统设计使用寿命一样平常为20 年左右,因此要求晶振老化率必需低,这样才华包管光伏逆变器的设计寿命需要抵达较高水平。




  ②高可靠性

  光伏逆变器爆发故障将会导致光伏系统;,直接带来发电量的损失,晶振的高可靠性是影响光伏逆变器能否正常运行的要害因素。

  现在光伏逆变器常用的封装尺寸多为3225,常用频点有20MHz、16MHz、32.768KHz等。若是区分到光伏逆变器使用的晶振类型有哪些?以下是常用的光伏逆变器产品晶振解决计划。

  在无源晶体方面,推荐使用YSX321SL(3225),此款晶振具备-40~+85℃工业级温度,抗滋扰且高可靠等特点,阻止光伏逆变器故障的爆发。

  在有源晶振方面,推荐使用YSO110TR(3225),耐高温,可达-40~+125℃汽车级温度且高精度,特殊适合光伏逆变器在极为卑劣的情形下使用。

  在计时功效上,推荐使用YST310S(3215)时钟晶体,具备高稳固性、老化率低,计时精准不易于走偏,能够有用延伸光伏逆变器的使用寿命。

  若是您的产品正处于前期开发阶段,我们可凭证客户的应用场合提供修改响应的功效,同时免费提供样品测试、电路匹配计划等手艺效劳。

  原文来由:晶振在光伏逆变器的应用

  


【网站地图】【sitemap】