和记平台

电话:18822867572

「逆变电源」两电平逆变器是什么意思 ,用低开关频率高功率器件

栏目:电源知识 宣布时间:2022-10-19

  归入这一类别的逆变器有两个输出电平。输出电压在正负之间交替转变。这些电压随基频(50HZ或60hz)交替转变。一些所谓的“双电平逆变器”在其输出波形中有三个电平。

  两电平逆变器是什么意思

  将三电平逆变器归为这一类的缘故原由是由于它们现实上是两个电平 ,外加一个零电平。现实上零是一个3注册营养师但它仍被归类为两级逆变器。

  这一类包括H桥逆变器 ,本文将简要介绍其中一些 ;固岢隽艘恍┬碌耐仄私峁 ,即使用低开关频率高功率器件。

  两电平逆变器电路由电源和一些控制电流或电压的开关组成。由于开关消耗和器件额定值的限制 ,两电平逆变器在高电压应用中的高频操作方面受到限制。然而 ,开关的额定值可以通过串联和并联组合来提高。两级逆变器中提供正半周的一组开关称为正组开关 ,而提供负半周的另一组开关称为负组开关。



  由于以下缘故原由 ,两电平逆变器不是优选的。逆变器需要用最少数目的开关和最少量的电源来操作 ,以小电压阶跃转换功率。较小的电压阶跃将提供高质量的波形。

  别的 ,它将镌汰负载上的电压(dv/dt)应力和电磁兼容性问题。与两电平逆变器相比 ,它只有两个电平 ,这是很是不睬想的。因此 ,多电平逆变器更适合现实应用。

  关于「逆变电源」两电平逆变器是什么意思 ,用低开关频率高功率器件的所有内容。谢谢你的支持 ,可以关注和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】