和记平台

电话:18822867572

逆变器频率信号常用要领 ,给定外部电位计

栏目:电源知识 宣布时间:2022-11-12

  逆变电源要能正常运行 ,必需具备两个基本条件 ,即频率信号和运行信号 。先说第一个条件 ,就是逆变电源的频率信号 。

  逆变器频率信号常用要领

  使用逆变电源的目的是通过改变逆变电源的输出频率来改变电机的转速 。那么怎样调理逆变器的输出频率呢?要害是改变频率信号的频率 。这种信号称为“频率给定信号” 。频率信号源有以下几种方法:

  1.给定操作面板

  操作面板给定是逆变电源最简朴的频率给定要领 。用户可以通过逆变电源操作面板上的电位计、数字按钮或上升或下降键直接更改逆变电源的设置 。

  操作面板给人最大的利益就是简朴利便 ,同时具有监控功效 ,即电流、电压、速率等 。运行逆变电源时可实时显示 。

  若是选择的是键盘数字或者上升 ,给的是下降键 ,由于数字给的最多 ,以是精度和区分率都很高 。若是电位器是可选操作器给定的 ,则是模拟量给定 ,精度略低 ,但由于不需要输入毗连作为外接电位器的模拟输入 ,适用性很高 。

  2.给定外部电位计

  它是通过来自逆变电源的外部输入的电位计来调理频率

  三、多功效输入端子给定

  逆变电源的多功效输入端子用于改变逆变电源的设定频率值 。该终端可以毗连到外部按钮或PLC和继电器的输出点 。

  在逆变电源的功效输入端子中 ,功效设置是由功效设置给定的两个或多个端子举行频率给定 。常用:

  1.正向旋转和反向给定:在多功效输入端子中选择两个 ,功效预置后酿成“正向”端子和“反向”端子 ,如下图所示 。

  2.多段速率给定:在多功效输入端子中选择几个 ,功效预置后成为多段速率控制端子 。如下图所示旋转速率 。

  四、模拟给定给定

  它由逆变电源提供的RS485接口或PLC给出 。给定的模拟由逆变电源的模拟端从外部输入的模拟信号给出 ,通过调理模拟量的巨细来改变逆变电源的输出频率 。


  1.电压信号给定:大大都情形下是逆变器提供的给定电源 ,通过外接接入电位器获得所需的电压信号 。电压信号输入端子 。

  给定电压的规模为:0 ~ +10V ,0 ~ 10V ,0 ~ +5V ,0 5V等 。

  2.给定电流信号:给定规模为:0 ~ 20mA和4 ~ 20mA 。

  3.给定脉冲 。频率给定信号是脉冲信号 。

  关于的逆变器频率信号常用要领 ,给定外部电位计所有内容 。谢谢你的支持 ,可以关注和记平台官网 。


【网站地图】【sitemap】