和记平台

电话:18822867572

空压机为什么要加逆变器,提高系统的效率

栏目:电源知识 宣布时间:2022-12-07
空压机为什么要加逆变器
  1.空压机的规格一样平常是凭证现实制冷需求来选择的,但由于空压机可能需要整年运行,面临跨越冬夏两季的极端天气情形,现实工况和设计计划会有一些误差 。

  现在,许多空压机接纳电力逆变电源调理频率,稳固出口压力,实现空压机装备的工频自动切换 。气压机加频率频率的作用是什么?

  空压机为什么要加逆变器

  1.空压机的规格一样平常是凭证现实制冷需求来选择的,但由于空压机可能需要整年运行,面临跨越冬夏两季的极端天气情形,现实工况和设计计划会有一些误差 。压缩机的功率可能过剩 。

  2.空气压缩机的间歇运行是一种更常见的运行方法 。若是情形温度大于设定温度,空气压力时机最先运行,可是当情形温度低于设定温度时,空气压缩机将阻止运行 。这种操作方法较量适合情形温度,负荷也不大,但现实中情形温度可能随时转变 。



  特殊是在极端天气和重大的事情情形下,种种生产活动可能会引起冷负荷转变,温度转变频仍,发念头频仍启停,会造成大宗能源和装备部件的铺张 。

  3.发电机的瞬时电流会传遍整个电网,增添电网的波动,降低空压机的寿命 。变频手艺可以有用缓解空压机的倒运影响 。

  4.在牢靠事情条件下,空气压缩机的制冷量与质量流量成正比 。变频调理的基本头脑是通过改变飞机电机的转速来调理质量流量,进而改变集箱的冷却能力 。

  以是,无论是主观上照旧客观上,用逆变电源调理空压机的频率都是很是值得的 。不但节约了资源,还提高了空压机系统的效率 。受益 。

  上面是空压机为什么要加逆变器,提高系统的效率的所有内容 。谢谢你的浏览,可以珍藏和记平台官网 。


【网站地图】【sitemap】