和记平台

电话:18822867572

逆变器一样平常清洁的注重事项,必需先关闭电源

栏目:电源知识 宣布时间:2022-12-16
逆变器一样平常清洁的注重事项
  怎样整理连电源都不应该断电的网络通讯、电源、电器装备?古板的产品、手艺和效劳是无法完全解决的。

  全是灰尘,静电一直,为装备的清静运行埋下了许多隐患。

  逆变器一样平常清洁的注重事项

  怎样整理连电源都不应该断电的网络通讯、电源、电器装备?古板的产品、手艺和效劳是无法完全解决的。

  这是我们洗濯硬盘最常用的要领;挂⒅匾韵孪晗感畔:

  1.每台逆变电源每季度洗濯维护一次,维护和洗濯装备必需有详细纪录和认真人签字。只有治理到位,才华保质保量完成使命。



  2.清洁前必需切断电源,待电压降至清静电压后再最先事情。

  3.清洁时,先用刷子清洁逆变电源外貌的灰尘,但不建议用压缩机清洁逆变电源;

  4.若是逆变电源外貌有油,请用蘸有少量酒精的布小心擦拭。逆变电源再次使用前必需干燥。

  5.在维修的同时,仔细检查逆变器,检查逆变器有无发热变色,水泥电阻有无开裂,电解电容有无防爆孔凸出。

  相似内容:逆变器的维护与保养


  6.关于有条件的可拆卸外壳,使用压缩空气吹净内部和风道中的灰尘。使用压缩空气的时间一定要小心,由于有些压缩空气含水量较量大,以是吹之前一定要放掉。

  清洁逆变电源时,必需先关闭电源。油性时,只需用少量酒精擦拭,待完全干燥后再使用。这种要领太危险,操作起来太繁琐。

  是否是网络通讯装备:IDC机房装备、通讯机房装备、通讯基站装备、加油站信息系统、变电站信息系统等;蚱獒古涞缱氨:高压配电柜、DC屏、干式变压器、油浸变压器、低压配电柜、现场控制柜等。

  或交通控制装备:交通讯号装备、交通监控装备、一样平常交通机房装备I杏蟹⒌缁浔涞缱氨:额定交流电压35kV-500kV的电气装备(套管、断路器、电压互感器、电流互感器、断路器、耦合电容器等。).蓝色手艺可以用电来清洁和维护装备。

  经由在线洗濯维护效劳,装备外貌90%以上的污染物已被扫除,解决了因灰尘积灰造成的装备运行不稳固、跳闸等问题,恢复了装备的最佳运行情形,包管了装备的清静运行。

  上面是逆变器一样平常清洁的注重事项,必需先关闭电源的相关内容。谢谢老铁的阅读,可以关注和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】