和记平台

电话:18822867572

运行电动工具要多大的逆变电源,盘算电动工具逆变器

栏目:电源知识 宣布时间:2023-03-01
运行电动工具要多大的逆变器
  一个4000瓦的逆变器可以运行几个电动工具,如曲线锯,钻床和台式磨床。

  电动工具需要很大的能量。以是,你必需有一个好的逆变器来运行这些,这并不希奇。虽然有些人建议使用发电机的电动工具,逆变器将事情优异,若是有足够的电力,这就是我们将在这里展示。

  运行电动工具要多大的逆变器

  一个4000瓦的逆变器可以运行几个电动工具,如曲线锯,钻床和台式磨床。刳刨机和钻孔机需要1500瓦启动,但大型事情台和圆锯可能需要高达4000瓦才华有用运行。

  盘算电动工具的逆变器尺寸

  逆变器的尺寸必需比电动工具所需的浪涌功率大30%到50%。若是曲线锯启动时使用900瓦,逆变器必需至少为1200瓦。

  若是你能获得一个两倍于电动工具启动/浪涌功率的逆变器,那就更好了。这听起来似乎太多了,但请记着,电动工具——像任何电子产品一样——会受到突然的功率峰值的影响。

  若是爆发这种情形,最好是有一个逆变器,可以处置惩罚大宗的权力一样Cantonape纯粹弦波4000。切勿将变频器运行到其划定的极限。若是你的负载是1500瓦,逆变器必需有几百瓦的储备。

  要盘算电动工具的逆变器:

  浪涌功率+ 30% =逆变器尺寸

  你可以用50%或者任何百分比来取代30%。主要的是给逆变器预留功率,不但仅是浪涌功率,若是你想使用其他电器或电子装备也可以。



  变频器容量越大,您可以使用的工具和装备就越多。你的逆变器也允许以运行你需要的所有电动工具,可是其他装备呢?若是你的车间使用逆变器供电,灯也会耗电。

  在你的盘算中包括所有将脱离逆变器的工具。不但仅是电动工具,尚有灯、电扇、电器等等。这将使你更准确地相识你真正需要的逆变器尺寸。

  什么是浪涌瓦特?

  浪涌功率是指电动工具、冰箱或其他装备启动所需的功率。这与运行瓦特差别,后者是装备一连运行时使用的功率。

  一个圆锯可能需要3000瓦启动,但当它运行时将使用1500瓦。浪涌瓦特只有一秒钟,但你的逆变器必需提供它,不然锯不会运行。

  浪涌功率通常是运行功率的两倍,但有时也可能是三倍。由于有太多差别的电动工具的类型,您必需检查每个产品的浪涌功率要求(若是适用)。

  若是你有一个4000瓦的逆变器,你可以恬静地运行圆锯和其他电动工具。只要有足够的逆变器功率提供浪涌功率,您的电动工具就会运行。

  可是若是逆变器带有其他负载,如灯、电扇等。剩余功率可能缺乏以应付浪涌功率。在装载电动工具之前,你必需盘算你的逆变器还剩几多瓦。

  我的逆变器可以运行电动工具多长时间?

  这很难回覆,由于人们使用电动工具的方法差别。由于它们是间歇使用的,以是我们只能预计现实使用量。

  一个3000电力逆变电源可以运行一个1000W的拼图6个小时,若是这个工具在一个小时内使用30分钟。若是你每小时使用jigsaw 15分钟,运行时间会更长。

  圆锯、台式磨床和其他电动工具可以比作用太阳能运行焊机由于每小时的瓦特数并不可说明真实的情形。一个路由器一小时最多可以用1500瓦,但条件是一连运行60分钟。

  关于的运行电动工具要多大的逆变电源,盘算电动工具逆变器所有内容。谢谢你的支持,可以关注和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】