和记平台

电话:18822867572

充电控制器和逆变器的区别 ,避免过热

栏目:电源知识 宣布时间:2023-03-15
充电控制器和逆变器的区别
  若是你想充分使用你的太阳能系统 ,相识逆变器和充电控制器的区别和功效是必需的。

  上述办法适用于险些所有使用这些组件的太阳能电池板系统。可是 ,您仍然应该参考手册中可能与您的系统相关的详细说明。

  充电控制器和逆变器的区别

  若是你想充分使用你的太阳能系统 ,相识逆变器和充电控制器的区别和功效是必需的。

  太阳能电池板爆发DC能量换流器将DC电能转化为家用电器和工具可以使用的交流电能。

  一;一个电力逆变器充电器做同样的事情 ,但它也可以将DC转换成交流电给电池充电。



  A 混淆逆变器允许电网、发电机和其他类型的交流电源为电池充电。

  像这样的混淆逆变器PowMr 48V 3000可用于并网或离网太阳能系统。有两种基本类型 ,纯粹弦波和修正正弦波。纯粹弦爆发更清洁的电力 ,但本钱更高。

  充电控制器调理进入电池的功率。它的使命是避免过热、过充和过载。充电控制器还使用光伏组件爆发的电能为电池充电。

  有两种类型的充电控制器 ,PWM和MPPT。MPPT控制器在优化太阳能方面做得更有用 ,并提供了更多的设置选项。MPPT控制器更腾贵 ,但脉宽调制仍然是最普遍使用的。

  上面是充电控制器和逆变器的区别 ,避免过热的所有内容。谢谢你的浏览 ,可以珍藏和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】