和记平台

电话:18822867572

为什么逆变器不可毗连充电控制器,避免电池被太过充电

栏目:电源知识 宣布时间:2023-03-18
为什么逆变器不可毗连充电控制器
  逆变器和充电控制器在光伏系统中执行很是特殊的功效。

  有两种类型的充电控制器,PWM和MPPT。MPPT控制器在优化太阳能方面做得更有用,并提供了更多的设置选项。MPPT控制器更腾贵,但脉宽调制仍然是最普遍使用的。

  为什么逆变器不可毗连充电控制器

  逆变器和充电控制器在光伏系统中执行很是特殊的功效。它们被设计成与电池和太阳能电池板一起事情来爆发能量。




  如上所述,逆变器–包括1200瓦系统–用于使太阳能可用于通俗家用电器和任何交流电源装备的装备。其中一些也可以作为充电器,虽然不是所有的逆变器都有这个功效。

  你感兴趣:启用逆变器时能给电池充电吗,将DC转化为交流电

  

  充电控制器与进入电池的功率有关。详细来说,控制器将确保电池为逆变器供电做好准备。没有充电控制器,就没有;げ椒ダ幢苊獾绯乇惶涞。

  太过充电/过载的电池会给太阳系和任何与之相连的负载带来种种各样的问题。若是逆变器和充电控制器没有准确毗连,也会泛起问题,因此需要严酷遵照装置和接线说明。

  我可以使用不带逆变器的充电控制器吗?

  险些所有带存储的太阳能系统都需要充电控制器和逆变器?梢允褂妹挥心姹淦鞯某涞缈刂破,可是太阳能系统将只能运行DC供电的装备.

  归纳综合地说,太阳能电池板爆发能量,多余的能量贮保存电池组中。充电控制器确保电池准确充电。

  当有足够的能量时运行装备的电池逆变器将贮存的能量——即DC——转换成交流电,这样这些装备就可以运行了。

  没有逆变器,没有交流供电的装备或装置可以运行。不过,你仍然可以毗连使用DC电力的装备。

  关于大大都太阳能系统来说,这是不切现实的。使用太阳能的所有目的是用可再生能源运行家用电器,而不再依赖电网。

  因此,虽然在手艺上可以使用不带逆变器的充电控制器,但很少情形下需要这样做。

  上面是为什么逆变器不可毗连充电控制器,避免电池被太过充电的所有内容。谢谢你的浏览,可以珍藏和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】