和记平台

电话:18822867572

什么影响逆变器效率,与节能装备相连系

栏目:电源知识 宣布时间:2023-04-27
什么影响逆变器效率?
  效率取决于使用了几多功率 。逆变器的最大容量使用得越多,效率就越高 。

  你会损失一些瓦特,可是没关系 。你获得了几百瓦的特殊储备,以防你需要运行比正常情形下更高的负载 。

  什么影响逆变器效率?

  效率取决于使用了几多功率 。逆变器的最大容量使用得越多,效率就越高 。

  这里有一个例子 。你把一个2500瓦的负载放在一个3000瓦的逆变器上 。系统空载消耗20W 。这些数字看起来像这样:

  2500 / 3020 = .82

  逆变器以82%的效率运行 。现在若是把负载增添到2800瓦呢?

  2800 / 3020 = .92

  效率高达92% 。

  虽然,你应该买你买得起的最高效的逆变器 。可是逆变器的巨细和负载决议了它的效率 。

  大大都人关注源于效率的能量损失 。可是你也应该思量负载和它的影响 。与一些人可能以为的相反,少量装载并不省钱 。正如和记平台盘算批注的那样,当你这样做的时间,你现实上铺张了更多 。



  另一个因素是装备 。大大都家庭——纵然没有太阳能——都使用节能电器 。可是有了太阳能逆变器,节能电器是必需的 。

  这里不需要长篇大论的诠释 。电器的效率越高,消耗的电能就越少 。使用的功率越少,逆变器运行的时间越长,负载就越多 。关于大型逆变器来说尤其云云 。

  怎样提高逆变器效率

  有几件事可以做,以提高逆变器的性能 。这一切都始于高效率的系统,但尚有其他要领来提高性能 。

  凭证手册中的说明使用变频器 。这很简朴,但值得重复 。请勿以用户指南不推荐的方法使用变频器 。若是你凭听说明操作,系统会运行优异 。

  文章推荐:「逆变电源」逆变器的效率是什么意思,被转换成交流功率

  

  使用高效的电池组 。在离网系统中,逆变器依赖电池组向负载供电 。电池组必需足够大以知足需求并具有高质量 。将此与节能装备相连系,您的系统将完成事情 。

  使用节能电器 。总体而言,能效关于逆变器和太阳能至关主要 。若是你妄想完全使用太阳能,首先投资节能电器 。

  小心逆变器 。对你的整个太阳能系统做同样的事情,它会照顾好你的电器 。

  尚有许多其他因素,但归结起来就是以下几点 。购置一个巨细适合我们电力需求的逆变器,不要太大也不要太小 。投资准确的系统和装备将在短短几年内为您的投资带来丰富的回报 。

  关于什么影响逆变器效率,与节能装备相连系的所有内容 。谢谢你的支持,可以关注和记平台官网 。


【网站地图】【sitemap】