和记平台

电话:18822867572

逆变器老化测试介绍,很是主要的环节

栏目:电源知识 宣布时间:2023-06-16

  逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子装备,普遍应用于太阳能发电、风能发电等领域 。在逆变器的生产历程中,老化测试是一个很是主要的环节 。



  老化测试是指在一定的时间内,对逆变器举行长时间的运行测试,以模拟逆变器在现实使用中的事情状态 。这个历程中,逆变器会履历种种重大的事情情形,如高温、低温、高湿、低湿等,以检测逆变器的可靠性和稳固性 。

  通过老化测试,可以有用地筛选有缺乏格的逆变器,包管产品的质量和可靠性 。同时,老化测试也可以为逆变器的后期维护提供主要的参考数据,以便更好地相识逆变器的使用寿命和维护周期 。

  而在逆变器老化测试中,少不了一项主要的装备——逆变器老化房,我司的逆变器高温老化房配备控制系统、老化台车、线路及插座、抽排风系统,选配烟雾报警、职能灭火系统、工控机、制冷机组,具备极高的稳固性及适用性,完善的外观、合理的设计,使用的清静及高可靠性,超静音 。

  文章泉源:逆变器生产中的要害办法——老化测试

  


【网站地图】【sitemap】