和记平台

电话:18822867572

开关电源的基本选择证据,知足电路要求

栏目:电源知识 宣布时间:2023-06-27

  在举行电器电路?樯杓苹蚋虏范ㄐ褪,有时少少认真思量配套开关电源的选择,直到发明问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。

  一、选择开关电源的基本依据

  电压和电流规模,这是两个最容易确定的指标,只要凭证电路的功耗盘算出即可。也应思量测试高、低供电电压极值。

  大大都牢靠电源允许输出电压±10%的规模内转变,若是这还不可知足电路要求,可选用输出可调的或允许更大转变规模的电源。



  若是用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供,不敷部分可并接两个或更多电源。

  二、开关电源的扩展和清静性

  1、并联或串联事情

  当一个电源不可知足所需的电压或电流规模时,可将两个或多个电源(或将统一电源的差别输出)并联或串联起来使用。在这种事情模式下,各电源?榧涞奈妊购涂刂频缏分涞牧等匀槐4,只不过一个电源作为主控方另一个电源作为受控方使用。

  2、过载;

  由于一个电源要供应差别的电路使用,这些电路的电流的流量可能是未知的,为了阻止对电源的损坏,需设置;さ缏返墓婺。

  险些所有的电源都具有以下特点:在凌驾输出规模时,要么输出坚持在最大输出值,要么就自行关闭电源。某些程控电源除可用程序设定输出规模外,还能自动设置电源稳固输出的类型。也就是说,当外电路需要的电压或电流凌驾设置极限时,电源可自动地由恒压源酿成恒流源或由值流源酿成恒压源。

  为电源加上;ざ极管可以避免误接外接电源的极性造成的损坏。热传感器也可用于避免由于电源一连事情在过载状态或冷却无效而烧坏电源。

  三、开关电源内部潜在的造成损害的泉源

  1、脉动与噪声

  理想的直流电源应提供纯净的直流,然而总有一些滋扰保存,好比在开关电源输出端口叠加的脉动电流和高频振荡。这两种滋扰再加上电源自己爆发的尖峰噪声使电源泛起断续和随意的漂移。

  2、稳固度

  当线电压或负载电流转变肘,直流电源的输出电压也会有所升沉。稳压水平由稳压电路的参数决议,参数是指滤波电容的容量和能量释放的速率。

  若是给电源供电的一个相对恒定的电源,那么只需基本的负载稳压。稳固度的巨细一样平常界说为空载或满载时输出电压的百分比,或电压的转变值。

  3、内部阻抗

  相对较大的电源内阻对负载来讲有两点倒运,首先是倒运于负载稳压电路事情,更为倒运的是负载电流的任何转变都会导致直流电源输出的升沉,这种升沉对测试效果的影响同脉冲与噪声对测试效果造成的影响完全相同。

  4、开关电源瞬态响应或恢复

  电源瞬态响应和恢复时间的巨细批注输出负载突然转变时,电源稳压电路恢复正常电压能力的巨细。有两种参数来标定电源瞬态响应和恢复:一是当负载突然爆发转变时输出的偏离值;二是输出恢复到原来值所用的时间。为统一起见,一样平常在负载转变10%时,用输出偏离峰值电压的毫优数标定输出偏离量,用输出恢复到正常值所用毫伏数标定恢复时间。尚有一些生产厂商,用更大的负载电流转变测定恢复时间。好比用输出电流转变的50%到100%时所用的恢复正常值的时间。

  文章来由:开关电源的基本选择依据

  


【网站地图】【sitemap】