和记平台

电话:18822867572

桥式整流器的事情原理,相同的极性

栏目:电源知识 宣布时间:2024-09-18
桥式整流器的事情原理
  什么是整流器?

  在电子工业中,半导体二极管最受接待的应用之一是将任何频率(通常为 60 或 50 Hz)的交流 (AC) 信号转换为直流 (DC) 信号。

  桥式整流器的事情原理

  什么是整流器?

  在电子工业中,半导体二极管最受接待的应用之一是将任何频率(通常为 60 或 50 Hz)的交流 (AC) 信号转换为直流 (DC) 信号。这种直流信号可用于为电子装备供电,而不是为电池供电。将交流信号转换为直流信号的电路通常由特定排列的互锁二极管组成,称为整流器。在电源电路中,通常使用两种类型的整流电路——半波和全波。半波整流器只允许周期通过的一半,而全波整流器允许周期的上半部分和下半部分通过,同时将下半部分转换为与顶部相同的极性。



  在这两种类型之间,全波整流器效率更高,由于它使用输入波形的整个周期。全波整流器有两种类型:一种是中心抽头全波整流器,需要中心抽头变压器,另一种是桥式整流器,它不需要中心抽头变压器。本文将讨论桥式整流器,由于它是最受接待的,通常接纳预组装?,使其更易于使用。

  桥式整流器怎样事情?

  桥式整流器使用四个巧妙排列的二极管,将交流电源电压转换为直流电源电压。无论输入交流信号的极性怎样,这种电路的输出信号始终具有相同的极性。图2描绘了桥式整流器的电路,其中二极管在桥式设置中互锁。交流信号施加于输入端子a和b,并在负载电阻R1上视察输出。

  让我们看看这个整流器电路怎样响应每个周期极性转变的交流信号:

  在交流信号的第一个正半周期中,二极管 D2 和 D3 变为正向偏置并最先导通。同时,二极管 D1 和 D4 将反向偏置,无法导通。电流将通过两个正向偏置二极管流过负载电阻。在输出端看到的电压在端子 d 处为正值,在端子 c 处为负值。

  现在,在交流信号的负半周期内,二极管 D1 和 D4 将正向偏置,二极管 D2 和 D3 将反向偏置。正电压将泛起在D4的阳极上,负电压将施加到D1的阴极。值得注重的是,在这一点上,流过负载电阻的电流将具有与正半周期相同的偏向。因此,无论输入信号的极性怎样,输出极性始终是相同的。我们也可以说,交流信号的负半周期已经反转,并在输出端体现为正电压。

  上面是桥式整流器的事情原理,相同的极性的所有内容。谢谢你的浏览,可以珍藏和记平台官网。


上一篇: 没有了
【网站地图】【sitemap】