和记平台

电话:18822867572

金属厂和铸造厂的逆变器 ,无需担心参数

栏目:电源知识 宣布时间:2024-09-07
金属厂和铸造厂的逆变器
  在本概述中 ,我们诠释了我们为金属制品和铸造厂客户增添价值的一些要领:

  用于金属厂和铸造厂的逆变器:金属厂和铸造厂知道使用变速驱动器来资助历程控制和节能的价值。我们很兴奋地发明 ,与其他行业一样 ,他们正在与我们相助 ,以充分使用他们的资产。

  金属厂和铸造厂的逆变器

  在本概述中 ,我们诠释了我们为金属制品和铸造厂客户增添价值的一些要领:

  24/7 手艺和故障支持

  金属厂和铸造厂很少凭证通例时间运行。为了匹配这一点 ,我们为所有客户提供非事情时间的紧迫支持。无论您是需要手艺咨询 ,照旧需要现场维修或租车 ,我们都有工程师 24/7 全天候待命。

  


  和记平台租赁驱动系列逆变器是可运输的 ,并准备好布线 ,以便在现场快速轻松地运送给您;蛘 ,它们可以由我们经由周全ABB培训的工程师装载到和记平台一辆货车上 ,他们将能够装置和调试变频器 ,使您恢复运行 ,阻止腾贵的;奔。

  无需担心参数设置 ,就像和记平台租赁驱动器一样 ,它们都配有一个键盘 ,可以存储您的参数设置。若是您是签署了效劳条约的IDS现有客户 ,我们将确保在我们抵达现场之前 ,使用您的参数预先编程租赁驱动器 ,从而为您节约名贵的时间和款子。

  节能

  关于许多组织来说 ,能源是三大生产本钱之一。变速驱动器的节能潜力是有据可查的 ,可是在投资之前 ,您怎样真正知道每种应用可以节约几多(当我们将变速驱动器应用于泵和电扇时 ,我们取得了特殊好的节能效果)?

  谜底很简朴:通过IDS的免费能源效率视察。我们将会见您的网站 ,评估应用程序 ,并提供守旧的盘算和展望的投资接纳期。我们很愿意评估单个应用程序以及具有差别应用程序的整个站点。

  您可以审查我们凭证铸钢件制造商的潜在节能效果建设的有趣且相关的案例研究。

  适用于卑劣情形的 IP55 逆变器

  无论您的工艺要求何等苛刻或操作情形何等卑劣 ,ABB变频器的结实电气设计都将知足并凌驾您对不折不扣的生产力的期望。这种高耐用性的装备能够遭受种种温度、湿度、振动、化学品和侵蚀性物质 ,这意味着更少的故障、生产阻止和不须要的损失。

  什么应用

  从实质上讲 ,任何由电念头驱动的应用都将受益于变速驱动器控制。

  我们在金属和铸造厂的逆变器方面特殊乐成:

  流程泵

  抽风机

  空气压缩机

  液压动力单位

  以上是金属厂和铸造厂的逆变器 ,无需担心参数的相关内容。谢谢你的浏览 ,可以珍藏和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】