和记平台

电话:18822867572

全功率逆变器的紧要  ,混淆有功功率

栏目:电源知识 宣布时间:2024-09-10
全功率逆变器的紧要
  例如  ,一个标称输出功率为2000瓦(W)的逆变器可能无法可靠地驱动一个额定功率为1500瓦的电器。

  为了确保电器的正常运行  ,逆变器的输出功率必需凌驾电器所需的功率。若是逆变器的功率缺乏  ,即现实电功率凌驾逆变器的额定功率  ,这不但会缩短逆变器的使用寿命  ,还可能导致逆变器销毁。

  全功率逆变器的紧要

  例如  ,一个标称输出功率为2000瓦(W)的逆变器可能无法可靠地驱动一个额定功率为1500瓦的电器。

  在购置逆变器时  ,消耗者应注重检查输出功率的单位是瓦/千瓦(W/KW)照旧有功功率/视在功率(VA/KVA)。瓦/千瓦(W/KW)体现有功功率  ,而有功功率的功率因数盘算方法为视在功率乘以cosΦ(功率因数通常小于1)。

  相似内容:大功率逆变器的选择与应用  ,无需替换装备电池

  

  一些不品德的制造商可能会居心混淆有功功率和视在负载功率  ,以误导消耗者。


  例如  ,一个标称1000伏安(VA)的逆变器  ,若是功率因数只有0.5  ,那么它的现实有功功率只有500瓦。这意味着这样的逆变器可以驱动500瓦的电机  ,但无法驱动1000瓦的电机。

  关于全功率逆变器的紧要  ,混淆有功功率的所有内容。谢谢你的支持  ,可以关注和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】