和记平台

电话:18822867572
您目今的位置:  解决计划 > 效劳领域

  • 新能源应用

    和记平台电源公司为新能源应用行业(太阳能发电系统、风力发电系统、自然气发电系统、计费效劳器等)提供光伏逆变器。由于天下能源供求关系主要,现有的能源供应模式已不可包管经济的可一连生长。和记平台电源为新能源应用行业献出微薄之力,为新能源行业提供光伏并网发电系统,并网逆变器将光伏阵列爆发的直流电能转化为和电网电压同频、同相的交流电能。当主电网断电时,系统自动阻止向电网供电。白天,当光伏系统爆发的交流电能凌驾外地负载所需时,凌驾部分馈送给电网。其它时间,特殊是夜间,当外地负载大于光伏系统爆发的交流电能时,电网自动向负载提供增补电能。

    离网逆变器

  • 大型广告照明

    和记平台电源为大型广告照明行业提供不中止UPS电源系统装置,不中止ups电源装备系统_高效性_高功效性的产品特征,用于给部分对电源稳固性要求较高的装备,提供不中止的电源。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,大型广告系统事情原理是使用太阳能电池板将太阳光能转换为电能贮存到蓄电池内。由光控或时控制开关将贮保存蓄电池的电能释放出来点亮led光源. 太阳能广告牌产品优点。

  • 通讯应用

    和记平台电源公司依附20年通讯电源逆变器行业履历,为通讯行业(监控中心机房、数据中心机房、通讯基站、wifi装备,应急通讯车)等提供高压电源转换效劳,自力设计盘算机专用配电柜:主配电柜需装置电源防雷器。市电, 输入柜及UPS配电柜接纳切合国家标准的配电产品。要求接纳STK5kVA以上的UPS电源。UPS不中止电源作为监控数据机房的主要供电装备, UPS把交流电变为直流电的整流/充电装置和一套把直流电变为交流电的逆变器。蓄电池在市电正常时贮存收能,维持在一个正常充电电平上,当市电爆发故障时由蓄电池对逆变器供电,以是它可以大大提高供电的可靠性的供电质量。关于各个系统装备供电的UPS装备,接纳双机备份结构,包管当某一起供电线路失效时,另一台UPS全载供电,并知足30分钟的供电要求。并能够提供盘算机远程治理功效,可通过专用软件对其运行状态举行监控。

  • 电力供电局

    和记平台公司专注高频逆变器、通讯电源的生产制造领域达20年履历,拥有完整的电力监控供电逆变系统,将电能通过输配电装置清静、可靠、一连、及格的销售给宽大电力客户,知足宽大客户经济建设和生涯用电的需要。

  • 航空应用

    和记平台电源是一家致力于电力通讯电源产品研发与生产一体的高新手艺企业,我们凭证航空逆变器使用情形的详细要求,连系CAN传输速率快,距离远和容错能力强等特点,将CAN引入航空逆变器远程控制,通过载波频率为24kHz的高频SPWM波形调制,实现了陀螺电机的软启动和电压电流双闭环数字PI控制,给出了相关控制电路和控制要领.实验批注:输出的正弦波幅值精准,波形畸变小,系统事情稳固。

    航空逆变器电源供应

  • 化工厂应用

    和记平台电源专业为化工厂行业提供带充电功效的纯粹弦波逆变器,化工厂使用的UPS电源通常都是工业型UPS,需要防腐、防尘、防水zhi、防高温顺要能在卑劣的电力情形下事情。因此,这类UPS通常都是定制化的UPS,包括输入和输出的隔离变压器、旁路的隔离变压器和调压稳压器。由于其特殊的要求,和为了镌汰设计的本钱,这类UPS也会同时把电力行业的要求同时 设计进去,那就是直流母线电压可以直接接电力行业标准的220Vdc的。现在在中国较量着名的工业用UPS的厂家是和记平台。
    和记平台电源提供纯粹弦波逆变器和工业用的ups电源具有抗晃电,稳频稳压,离线运行,快速切换,等功率拖动电机特征的应急电源产品,已不但仅局限于变电所,厂区照明的应用,并且还用于清静装备,生产装备,甚至仪表控制系统.未来的生长远景十分辽阔.

    逆变器-化工厂应用

  • 电视网络系统应用

    和记平台电源为电视网络系统提供一站式的高频电源逆变器的效劳。和记平台连系现代有线电视机房前端装备的现实功率,怎样选配 UPS 电源的容量,负载容量,负载功率因数和UPS的波峰因数选择,集中与疏散供应电源输入和输出手艺的提供,为电视网络系统行业实现了实时的,多样的,稳固的电视节目,有线电视网络相关装备需要一连不中止的电源供应,可以选择和记平台电源公司提供专业发解决计划。


    电视系统高频逆变器厂家

  • 铁路系统应用

    和记平台高频逆变电源工厂为铁路系统行业提供专业的电源制造一站式效劳。车辆控制电子装备的供电主要是通过车载蓄电池举行供电,蓄电池可以用电池充电器、辅助逆变器和装有电子调压的发电机或发电机组充电。辅助装备启动或者电池充电器电压波动历程均会影响蓄电池的输出电压。在蓄电池的电压波动历程中,车辆控制电子装备不应该引起功效的改变。为相识决车辆控制装备的行业应用问题,知足电压波动和其他特征需求,需要宽电压规模输入电源产品知足需求。

  • 卫星通讯应用

    和记平台公司为卫星通讯提供专业的逆变电源效劳。对新一代大容量通讯卫星电源系统高频逆变电源的组成结构提供专业的制造效劳。

  • 国家电网应用

    和记平台高频逆变器工厂为国家电网行业应用提供纯粹弦波逆变器生产效劳。和记平台凭证国家电网的用量大,制作出特高压输电手艺,我国是天下首个、也是唯逐一个乐成掌握并现实应用特高压这项尖端手艺的国家,周全突破了特高压手艺,率先建设了完整的手艺标准系统。


【网站地图】【sitemap】